Mass of Exotic(GeV)

0 1 2 3 4 0 2 4 6 8 10 12

mass_X

Entries 366 Mean 2.024 RMS 0.4201 Underflow 0

(GeV) 1 Mass of b

0 0.5 1 1.5 2 0

2

4

6

8

10 mass_b1

Entries 366 Mean 1.3 RMS 0.2117 Underflow 0

(GeV) ω Mass of

0 0.5 1 1.5 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

mass_omega

Entries 366 Mean 0.8199 RMS 0.1448 Underflow 0

(GeV) 0π Mass of

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 10 20 30 40 50 60 mass_pi0

Entries 366 Mean 0.1346 RMS 0.006595 Underflow 0