-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

z(cm)

460 480 500 520 540 r(cm)

80 100 120 140 160 180 200 Downstream Bz (T)_pxy

-0.16

-0.14

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

z(cm)

460 480 500 520 540 r(cm)

80 100 120 140 160 180 200 Downstream Br (T)_pxy

-100

-80

-60

-40

-20

0

z(cm)

460 480 500 520 540 r(cm)

80 100 120 140 160 180 200 Downstream Theta (deg)_pxy

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2

z(cm)

460 480 500 520 540

r(cm)

80 100 120 140 160 180 200 Downstream Btot (T)_pxy