-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1

z(cm)

-140 -120 -100 -80 -60 r(cm)

80 100 120 140 160 180 200 Upstream Bz (T)_pxy

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

z(cm)

-140 -120 -100 -80 -60 r(cm)

80 100 120 140 160 180 200 Upstream Br (T)_pxy

0

20

40

60

80

100

z(cm)

-140 -120 -100 -80 -60 r(cm)

80 100 120 140 160 180 200 Upstream Theta (deg)_pxy

0

0.1 0.2

0.3

0.4

0.5

z(cm)

-140 -120 -100 -80 -60

r(cm)

80 100 120 140 160 180 200 Upstream Btot (T)_pxy