Temperature (K)

1 10^210

-m) Ω^{-8} (10 ρ Electrical Resistivity

-3 10

-2 10

-1 10

1 WF Law & k for OFHC Cu Data on pure Cu RRR=50 B=0 T RRR=50 B=2 T RRR=100 B=0 T RRR=100 B=2 T RRR=200 B=0 T RRR=200 B=2 T