(degrees) θ polar angle

0 5 10 15 20 25 30 35 40

dp/p σ

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08 +π for 2.0-4.0GeV/c θ Momentum resolution vs

CDC σ FDC σ mμ m 150 μ 200 mμ m 0 μ 0

= 2.0 - 4.0 GeV/c +πp

Multiple Scatt. and Energy loss on θ