Generated Signal/Background

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Estimated Significance

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Log Likelihood

parameter ϕ 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Estimated Significance

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Log Likelihood

parameter θ 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

Estimated Significance

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Log Likelihood

Fit S/sqrt(B)

4 5 6 7 8 9 10

Estimated Significance

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Log Likelihood