)θ cos(

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

< .32 ππ .28 < W < .36 ππ .32 < W < .40 ππ .36 < W

April 26, 2012 DL

svn revsion 9024

Generated values

CM frame ππ system in ππ measured realtive to direction of +πθ system ππ CM frame relative to directin of ππ in ^+π

Cosine of