0 20 40 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

Generated t0 t0

Entries 2000 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2000

Generated t0

-100 -50 0 50 100

-100

-50

0

50

100 y vs x genxy_{Entries 1000}

Mean x 0.01541 Mean y -0.03847 RMS x 1.712 RMS y 1.719 Integral 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0

y vs x

0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Energy Loss Horizonal dE1

Entries 1000 Mean 7.076 RMS 3.311 Underflow 0 Overflow 84 Integral 916

Energy Loss Horizonal

0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Energy Loss Vertical dE2

Entries 1000 Mean 7.132 RMS 3.42 Underflow 0 Overflow 77 Integral 923

Energy Loss Vertical