0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09 0.1

0 50 100 150

p = 0.250 GeV/c p = 0.500 GeV/c p = 0.750 GeV/c p = 1.000 GeV/c p = 1.500 GeV/c p = 2.000 GeV/c p = 3.000 GeV/c p = 4.000 GeV/c p = 5.000 GeV/c